-- 插入超級管理員帳號
-- 密碼 'abc123' 使用 bcrypt 加密
INSERT INTO `admins` (`username`, `email`, `password`, `role`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES (
    'admin',
    'admin@cv6.me',
    '$2y$12$co71F.UxUP.TGvI/fMD4JuYS.meR7yoKfPQjQ43hOF.NXIBDn5dRm',  -- 'abc123' 的新 hash
    'super',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 插入預設的 LLM Provider
INSERT INTO `llm_providers` (
    `name`,
    `service_name`,
    `api_url`,
    `api_token`,
    `status`,
    `created_at`,
    `updated_at`
) VALUES (
    'OpenAI',
    'openai',
    'https://api.openai.com/v1',
    'sk-default-token',
    'active',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    CURRENT_TIMESTAMP
);
